---
title: Simple Callback Server
summary: "Um große APIs wie von Google oder Spotify zu nutzen, wird häufig ein OAuth2-Flow benutzt. Für meine kleinen privaten Projekte reicht aber eigentlich auch der Refresh-Token, den man nach dem initialen Setup immer wieder verwenden kann. Um diesen Token aus dem Flow zu bekommen, habe ich einen Mini-Webserver erstellt, welcher einfach den Body der Request printed, sodass man den Token ganz einfach bekommt. Simpel aber effektiv."
repository: "https://git.c0ntroller.de/c0ntroller/simple-callback-server"
published: 2022-10-18T17:56:27+02:00
---

Das wahrscheinlich einfachste Projekt.

## Was macht es?

Das einfachste, was man sich vorstellen kann: Ein `express`-Server printed einfach alle Header und den POST-Body oder die GET-Parameter eines Aufrufs.
Manchmal braucht man sowas eben.

## Für was kann ich das benutzen?

Am Ende eines OAuth2-Flows gibt es im Normalfall einen "Callback" an den "Dienst", den man betreibt und wo man den Nutzer authentifizieren will.
Callback bedeutet hier einfach nur, dass die konfigurierte Server-URL mit einigen Parametern wie Tokens aufgerufen wird.

In meinen eigenen Projekten bin der User aber ich selbst und jedes mal den Flow zu durchlaufen, ist mühselig.

Stattdessen gibt es häufig einen Refresh-Token, der mit dem Callback mitgesendet wird.
Der steckt aber nur im Callback und um ihn auszulesen, muss man den Callback auslesen.

Nun, hier schließt sich der Kreis.

## Klingt unnötig kompliziert

Ist es. Aber OAuth2 ist nunmal kompliziert.

## Und was ist mit `whoami`?

Dass es einen Docker-Container gibt, der quasi genau das macht, ist mir leider erst viel später aufgefallen.
Naja, dümmer bin ich nicht geworden.
